mainPomoc programu rozruchowegoWitaj w ACFS-Ubuntu

Menu to pozwala wybrać odpowiednią funkcję. W przypadku problemów z nawigacją w systemie pomocy, należy nacisnąć klawisz F1, aby przejść do helpopisu systemu pomocy. Podstawowe funkcje tego menu to:

harddiskUruchomieniezdyskutwardego: opcja ta uruchamia wcześniej zainstalowany system operacyjny. Dysk komputera nie jest modyfikowany.

linuxInstalacja: ten tryb odpowiedni jest dla większości komputerów. Jeśli system przestanie odpowiadać podczas uruchamiania albo wystąpią problemy z wykrywaniem sprzętu, takiego jak kontrolery dysków czy karty sieciowe, należy spróbować jednej z poniższych trybów instalacyjnych.

noacpiInstalacja(bezACPI): część z obecnie sprzedawanych komputerów zawiera niekompletne albo błędne implementacje ACPI. Opcja ta wyłącza obsługę ACPI w jądrze, ale zachowuje wiele ustawień zwiększających wydajność, takich jak DMA dla dysków IDE.

failsafeInstalacja(bezpieczneustawienia): jeśli nie powiodła się instalacja w trybie domyślnym, opcja ta może pomóc rozwiązać ten problem.

rescueSystemratunkowy: w tym trybie uruchamiany jest niewielki system Linux ładowany do pamięci RAM. Jest to przydatne, jeśli główny system nie uruchamia się poprawnie. Po uruchomieniu systemu należy zalogować się jako administrator (root).

memtestTestpamięci: jest to intensywny test wielu części systemu komputerowego i może pomóc wykryć problemy ze sprzętem, nie tylko z nowymi modułami pamięci.

optOpcjerozruchowe: są to ustawienia jądra, które mogą całkowicie zmienić zachowanie uruchamianego systemu.

helpF1Pomoc: pomoc kontekstowa, wyświetlająca informacje na temat aktualnie wybranej opcji. Dostępny jest także opis samego systemu pomocy.

videomodeF3Trybgraficzny: w tym oknie można wybrać różne ustawienia rozdzielczości ekranu podczas instalacji. Jeśli wystąpią problemy z instalacją w trybie graficznym, rozwiązaniem może być tryb tekstowy.

install_srcF4Źródłoinstalacji: opcja wyboru źródła instalacji.

keytableF2Język: pozwala wybrać język i układ klawiatury używany przez program rozruchowy.

driverupdateF5Aktualizacjasterowników: w przypadku komputerów nowszych niż ta wersja systemu, może być wymagana aktualizacja sterowników.helpKorzystanie z systemu pomocyPomoc kontekstowa programu rozruchowego przedstawia informacje o wybranym elemencie menu.

Klawisze nawigacyjne

Strzałka w górę: podświetlenie poprzedniego odnośnika
Strzałka w dół: podświetlenie następnego odnośnika
Strzałka w lewo, Backspace: powrót do poprzedniego tematu
Strzałka w prawo, Enter, Spacja: otwarcie odnośnika
Page Up: przewinięcie strony w górę
Page Down: przewinięcie strony w dół
Home: przejście na początek strony
End: przejście na koniec strony
Esc: opuszczenie pomocy


Powrót do mainstronypoczątkowejdriverupdateAktualizacja sterownikówJeśli potrzebna jest dyskietka lub płyta CD z aktualizacją sterowników, należy nacisnąć klawisz F5. Program rozruchowy poprosi o umieszczenie nośnika w napędzie po wczytaniu jądra systemu Linux.

Aktualizacja sterowników to zwykle dyskietka z nowymi wersjami sterowników sprzętu lub poprawkami niezbędnymi w czasie instalacji.

Powrót do mainstronypoczątkowejvideomodeWybór trybu graficznegoW celu uzyskania listy trybów graficznych obsługiwanych przez kartę graficzną, należy nacisnąć F3. Domyślnie wybrany jest najwyższy tryb, jaki może wyświetlać monitor.

Możliwe, że monitor nie zostanie automatycznie rozpoznany. W takim przypadku należy wybrać tryb ręcznie.

Jeśli system ma problemy z kartą graficzną w czasie instalacji, rozwiązaniem może być tryb tekstowy.

Powrót do mainstronypoczątkowejkeytableWybór języka i układu klawiaturyAby zmienić język i układ klawiatury używany przez program rozruchowy, należy nacisnąć F2.

Powrót do mainstronypoczątkowejinstall_srcŹródło instalacjiAby wybrać źródło instalacji, należy nacisnąć F4 .

Opcja ma taki sam skutek jak użycie opcji rozruchowej o_installinstall.

Powrót do mainstronypoczątkowejlinuxInstalacjaOpcja Instalacja uruchamia instalację w trybie domyślnym. Podane optopcjerozruchowe zostaną użyte podczas uruchamiania systemu. Pozwalają one wykorzystać wiele możliwości sprzętu.



Powrót do mainstronypoczątkowejharddiskUruchom z dysku twardegoOpcja Uruchom zainstalowany system pozwala uruchomić system zainstalowany już na lokalnym twardym dysku. Ponieważ uruchamiany jest tylko sektor MBR (Master Boot Record) na pierwszym twardym dysku, istniejący system musi być prawidłowo zainstalowany. Identyfikator urządzenia, które jest pierwszym dyskiem twardym, jest zapisany w BIOS-ie komputera.

Z możliwości tej można skorzystać, jeśli system uruchomiono z płyty CD lub DVD, a planowano uruchomić go z twardego dysku.



Powrót do mainstronypoczątkowejnoacpiInstalacja (bez ACPI)Komputery z nowymi komponentami wymagają czasem ACPI do sterowania obsługą przerwań. APCI całkowicie zastępuje stary system APM.

Opcji Instalacja (bez ACPI) można użyć, jeśli wystąpią problemy podczas uruchamiania jądra. Typowe problemy z ACPI to:

* system przestaje odpowiadać podczas uruchamiania
* karty PCI nie są prawidłowo wykrywane lub inicjowane



Powrót do mainstronypoczątkowejfailsafeInstalacja (bezpieczne ustawienia)Instalacja (bezpieczne ustawienia): tryb ten należy wybrać, jeśli system zawiesza się przy instalacji albo pojawiają się inne błędy. Opcja ta wyłącza DMA dla dysków IDE oraz obsługę zarządzania energią. Zobacz także opcje jądra dotyczące o_acpiACPI i o_ideIDE.

Powrót do mainstronypoczątkowejrescueSystem ratunkowySystem ratunkowy jest małym systemem wczytywanym do RAM-dysku. Przy jego użyciu możliwe jest wykonanie wszelkiego rodzaju zmian w zainstalowanym systemie. System jest przeznaczony dla użytkowników zaawansowanych, ponieważ są w nim dostępne wyłącznie narzędzia niskiego poziomu.



Powrót do mainstronypoczątkowejmemtestTest pamięciTest pamięci pozwala wykonać intensywny test systemu. Podstawowym celem jest wykrycie uszkodzeń pamięci RAM, ale testowanych jest także wiele innych części systemu.
Test ten nie gwarantuje wykrycia wszystkich uszkodzeń.


Powrót do mainstronypoczątkowejoptOpcje rozruchoweDostępne są dwa typy opcji rozruchowych: opcje instalatora i opcje jądra. Niektóre z opcji to:

a) opcje instalatora

o_installinstalacja -- wybór źródła instalacji
networkopcjesieciowe -- opcje sieciowe


b) opcje jądra

o_splashsplash -- zmiana wyglądu ekranu powitalnego (splash screen)
o_acpiacpi -- włączenie trybu zarządzania energią ACPI
o_ideide -- zarządzanie podsystemem IDE


Powrót do mainstronypoczątkowejo_installOpcje instalatora: instalacjaDomyślnie, jako źródło instalacji przeszukiwane są lokalne napędy CD-ROM. Dla instalacji sieciowej należy wybrać opcję install. Do instalacji można wykorzystać protokoły:
* FTP
* NFS
* HTTP
Składnia jest taka sama jak w standardowych adresach URL. Na przykład, jeśli serwer jest pod adresem 192.168.0.1 i instalacja przeprowadzona będzie przez NFS z katalogu /install na tym serwerze, należy określić źródło w następujący sposób:

install=nfs://192.168.0.1/install

Karta sieciowa zostanie skonfigurowana przez dhcp albo konieczne będzie ręczne podanie parametrów, jak opisano w networkopcjachsieciowych.


Powrót do optopcjirozruchowycho_splashOpcje jądra: splashSplash screen to obrazek powitalny pokazywany podczas uruchamiania systemu.

splash=0
Wyłączenie ekranu powitalnego. Może być konieczne przy bardzo starych monitorach albo w razie wystąpienia błędów.

splash=verbose
Aktywacja ekranu powitalnego, komunikaty jądra i rozruchowe są widoczne.

splash=silent
Aktywacja ekranu powitalnego, brak komunikatów. Wyświetlany jest pasek postępu.

Powrót do optopcjirozruchowychnetworkOpcje instalatora: opcje siecioweMożliwe jest skonfigurowanie interfejsu sieciowego. Sprzęt zostanie wykryty później przez program DrakX. Do poprawnej pracy sieci potrzebne są co najmniej adres IP i maska sieci, na przykład:

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

albo w formie skróconej:

hostip=192.168.0.10/24

Jeśli wybrano o_installinstalacjęsieciową i nie użyto powyższych parametrów, instalator spróbuje skonfigurować interfejs sieciowy za pomocą dhcp. Domyślną bramę można podać za pomocą parametru gateway, na przykład:

gateway=192.168.0.8


Powrót do optopcjirozruchowycho_acpiOpcje jądra: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) jest nowoczesnym systemem zarządzania energią. Przy instalacji ACPI jest włączany domyślnie po wykryciu BIOS-u z roku późniejszego niż 2000. Istnieje kilka typowych parametrów sterujących działaniem ACPI:

pci=noacpi -- bez użycia ACPI do przekierowywania przerwań PCI
acpi=oldboot -- aktywowane są tylko części ACPI dotyczące procesu rozruchu systemu
acpi=off -- całkowite wyłączenie ACPI
acpi=force -- włączenie ACPI, nawet jeśli BIOS pochodzi sprzed roku 2000



Powrót do optopcjirozruchowycho_ideOpcje jądra: ideIDE jest, w przeciwieństwie do SCSI, powszechnie wykorzystywane w stacjach roboczych. Aby zapobiec niektórym problemom z systemami IDE, można użyć parametru jądra:

ide=nodma -- wyłączenie DMA dla urządzeń IDE


Powrót do optopcjirozruchowychbitsWybór rodzaju oprogramowaniaIstnieje możliwość zainstalowania 32- lub 64-bitowej wersji systemu Mandriva Linux.

Powrót do optopcjirozruchowych