mainAyuda del cargador de arranqueBienvenido a ACFS-Ubuntu

Este menú le permite seleccionar la función deseada. Si tiene problemas para navegar en el sistema de ayuda, pulse F1 para acceder a la helpdescripción de dicho sistema. Las funciones principales incluidas en este menú son las siguientes:

harddiskArrancardeldiscoduro: Esta selección no tiene ningún efecto sobre el sistema. Simplemente inicia un sistema operativo previamente instalado.

linuxInstalación: Este modo de instalación funciona en la mayoría de ordenadores. Si el sistema se queda colgado durante el arranque o si se producen problemas al detectar componentes de hardware tales como controladoras de disco o tarjetas de red, pruebe alguna de las siguientes opciones de instalación.

noacpiInstalación-ACPIdesactivado: Muchos de los ordenadores vendidos actualmente cuentan con implementaciones de ACPI defectuosas o incompletas. Esta opción desactiva el soporte ACPI en el kernel al tiempo que mantiene numerosas prestaciones de rendimiento tales como DMA para los discos IDE.

failsafeInstalación-configuraciónsegura: Si la opción Instalación no diese resultado, esta selección podría resolver el problema.

rescueSistemaderescate: Esta imagen de arranque inicia un pequeño sistema Linux en la RAM, lo que resulta muy útil si el sistema no arranca correctamente. Una vez arrancado este sistema, regístrese como usuario root.

memtestPruebadememoria: La utilidad de la prueba de memoria no se limita a comprobar la instalación de los nuevos módulos de memoria. Además constituye una prueba de carga para una gran parte de su sistema informático y puede señalar problemas de hardware.

optOpcionesdearranque: Las opciones de arranque pueden modificar completamente el comportamiento de su sistema. Se trata de opciones de configuración del kernel.

helpF1ayuda: Esta ayuda es de carácter contextual. La pantalla mostrada dependerá del elemento activo en la pantalla de arranque. También incluye una descripción de este sistema de ayuda.

videomodeF3mododevídeo: Esta opción le permite seleccionar entre varias resoluciones diferentes durante la instalación. Si surgen problemas con la instalación gráfica, puede emplear el modo texto como alternativa.

install_srcF4fuentedeinstalación: Aquí puede seleccionar la fuente de instalación.

keytableF2idioma: Seleccione el idioma y la distribución del teclado empleados por el cargador de arranque.

driverupdateF5actualizacióndecontroladores: En el caso de máquinas muy nuevas puede ser necesario actualizar los controladores para instalar el sistema.helpUtilización del sistema de ayudaLa ayuda en línea del cargador de arranque es de carácter contextual y le proporciona información sobre el elemento de menú seleccionado o, durante la edición de las opciones de arranque, busca información acerca de la opción sobre la que está colocado el cursor.

Teclas de navegación

Flecha arriba: seleccionar enlace anterior
Flecha abajo: seleccionar enlace siguiente
Flecha izquierda, Retroceso: volver al punto anterior
Flecha derecha, Intro, Espacio: seguir enlace
Re. Pág.: retroceder una página
Av. Pág.: avanzar una página
Inicio: ir al principio de la página
Fin: ir al final de la página
Esc: abandonar la ayuda


Volver a la mainpáginadeiniciodriverupdateActualización de controladoresPulse F5 si necesita un disquete o CD-ROM de actualización de controladores. El cargador de arranque le pedirá que introduzca el medio de actualización de controladores después de cargar el kernel de Linux.

Por lo general, una actualización de controladores es un disquete con nuevas versiones de controladores de hardware o correcciones de fallos que se requieren durante la instalación.

Volver a la mainpáginadeiniciovideomodeSelección de modo de vídeoPulse F3 para obtener una lista de los modos de vídeo que soporta la tarjeta gráfica. El modo preseleccionado es el más alto que puede mostrar el monitor.

Es posible que el monitor no pueda ser detectado automáticamente. En este caso, seleccione de forma manual el modo que prefiera.

Utilice el modo texto como solución alternativa en caso de que el sistema tenga problemas con la tarjeta gráfica durante la instalación.

Volver a la mainpáginadeiniciokeytableSelección del idioma y de la distribución del tecladoCon F2 puede cambiar el idioma y la distribución del teclado del cargador de arranque.

Volver a la mainpáginadeinicioinstall_srcFuente de instalaciónPulse F4 para seleccionar la fuente de instalación.

Esta selección equivale a usar la opción de arranque o_installinstall.

Volver a la mainpáginadeiniciolinuxInstalaciónSeleccione Instalación para iniciar la instalación predeterminada. Las optopcionesdearranque introducidas se emplean durante el inicio del sistema. Este elemento activa muchas de las funciones del hardware normalmente disponible.



Volver a la mainpáginadeinicioharddiskArrancar del disco duroSeleccione Arrancar SO instalado para iniciar el sistema instalado en el disco duro local. Este sistema ha de estar instalado correctamente, ya que sólo se inicia el MBR (Master Boot Record) del primer disco duro. La BIOS del ordenador le proporciona el ID de dispositivo del primer disco duro.

Utilice esta opción si ha olvidado extraer el CD o DVD de la unidad correspondiente y desea iniciar el ordenador desde el disco duro.



Volver a la mainpáginadeinicionoacpiInstalación - ACPI desactivadoEn ocasiones, el hardware de fabricación reciente requiere ACPI para controlar el manejo de interrupciones. ACPI sustituye completamente al antiguo sistema APM.

Seleccione la opción Instalación - ACPI desactivado si surgen problemas durante el arranque del kernel. Algunos de los problemas más conocidos que se producen en ordenadores que no soportan ACPI correctamente son:

* el kernel se queda colgado durante el arranque
* las tarjetas PCI no se detectan o inician correctamente



Volver a la mainpáginadeiniciofailsafeInstalación - configuración seguraSeleccione la opción Instalación - configuración segura en caso de que algunos componentes del sistema se cuelguen durante la instalación o se produzcan errores imposibles de reproducir. Esta opción desactiva DMA para los discos IDE así como las funciones de gestión de energía. Vea también las opciones del kernel para o_acpiacpi e o_ideide.

Volver a la mainpáginadeiniciorescueSistema de rescateEl Sistema de rescate consiste en un pequeño sistema base en el disco RAM. Desde este sistema es posible realizar toda clase de modificaciones en el sistema instalado. Debido a que este sistema sólo dispone de herramientas de bajo nivel, su uso se recomienda exclusivamente a usuarios expertos.



Volver a la mainpáginadeiniciomemtestPrueba de memoriaLa Prueba de memoria incluida constituye una buena posibilidad para someter al hardware de un sistema a una prueba de carga. Su principal objetivo consiste en detectar fallos en la RAM, pero también prueba muchas otras partes del sistema.
El que no se encuentren errores no garantiza que la memoria esté libre de fallos. No obstante, la mayoría de los defectos de memoria deberían detectarse con esta prueba.


Volver a la mainpáginadeiniciooptOpciones de arranqueExisten dos tipos de opciones de arranque: las opciones que afectan al instalador y las opciones del kernel. Entre las opciones más comunes cabe destacar:

a)Opciones del instalador

o_installinstall -- selecciona una fuente de instalación
networknetworkoptions -- opciones de red


b)Opciones del kernel

o_splashsplash -- determina el comportamiento de la pantalla de bienvenida
o_acpiacpi -- Advanced Configuration and Power Interface
o_ideide -- controla el subsistema IDE


Volver a la mainpáginadeinicioo_installOpciones del instalador: installEn la configuración predeterminada, la fuente de instalación se busca en los CD-ROMs locales. Para realizar una instalación en red, seleccione la opción install. Los protocolos de instalación posibles son
* FTP
* NFS
* HTTP
La sintaxis que debe utilizar es idéntica a la de las URLs estándar. Por ejemplo, si el servidor se encuentra en 192.168.0.1 y quiere realizar una instalación vía NFS desde el directorio /install de este servidor, la fuente se indica de la forma siguiente:

install=nfs://192.168.0.1/install

La tarjeta de red será configurada con dhcp o bien deberá definir los parámetros como se describe en las networknetworkoptions.


Volver a las optopcionesdearranqueo_splashOpciones del kernel: splashLa pantalla de bienvenida es la imagen mostrada durante el inicio del sistema.

splash=0
La pantalla de bienvenida está desactivada. Esta opción puede resultar de utilidad en caso de tener un monitor muy viejo o de que se produzca algún error.

splash=verbose
Activa la pantalla de bienvenida mostrando al mismo tiempo los mensajes de arranque y del kernel.

splash=silent
Activa la pantalla de bienvenida sin mostrar ningún mensaje. En su lugar aparece en pantalla una barra de progreso.


Volver a las optopcionesdearranquenetworkOpciones del instalador: network optionsLa interfaz de red puede ser configurada en este momento. DrakX detectará el hardware posteriormente. Para configurar la tarjeta de red deben definirse al menos las opciones correspondientes a la dirección IP del ordenador y la máscara de red. Por ejemplo:

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

o, de forma abreviada:

hostip=192.168.0.10/24

Si ha especificado una o_installinstalacióndered sin definir ambas opciones, el instalador intentará configurar la interfaz de red con dhcp. Si requiere una pasarela predeterminada, utilice la opción gateway para determinarla. Por ejemplo:

gateway=192.168.0.8


Volver a las optopcionesdearranqueo_acpiOpciones del kernel: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) es un estándar que define las interfaces de gestión de energía y configuración entre el sistema operativo y la BIOS. Por defecto, acpi se activa cuando se detecta una BIOS de fabricación posterior al año 2000. Existen diversos parámetros de uso extendido para determinar el comportamiento de ACPI:

pci=noacpi -- no utilizar ACPI para enrutar interrupciones PCI
acpi=oldboot -- sólo permanecen activadas las partes de ACPI relevantes para el arranque
acpi=off -- desactiva ACPI completamente
acpi=force -- activa ACPI aunque la BIOS sea anterior a 2000



Volver a las optopcionesdearranqueo_ideOpciones del kernel: ideAl contrario que SCSI, IDE se suele utilizar en la mayoría de los sistemas de sobremesa. Para evitar algunos problemas de hardware que afectan a los sistemas IDE, utilice el parámetro del kernel:

ide=nodma -- desactiva dma para los dispositivos IDE


Volver a las optopcionesdearranque.bitsSelección del tipo de programaPueden elegir entre instalar la versión 32-bit o la versión 64-bit de Mandriva Linux

Volver a la mainPáginadeinicio